  1.423484978E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.123820E+01  dx in pixels
  9.568600E+00  dy in pixels
      1.065866  scalx
      1.017782  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
