  2.803713400E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.804787E+01  dx in pixels
 -2.263406E-01  dy in pixels
      1.009892  scalx
      1.017154  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
