  1.581255134E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.412680E+01  dx in pixels
  1.087490E+01  dy in pixels
      1.014655  scalx
      1.018285  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
