  2.307717800E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.165526E+01  dx in pixels
 -7.193716E-01  dy in pixels
      1.009661  scalx
      1.017783  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
