  1.591692178E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.346560E+01  dx in pixels
  9.311000E+00  dy in pixels
      1.014642  scalx
      1.018207  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
