 -3.402408000E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.420989E+01  dx in pixels
  8.927612E-01  dy in pixels
      1.009052  scalx
      1.017848  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
