  1.597498920E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.843950E+01  dx in pixels
  9.972200E+00  dy in pixels
      1.015816  scalx
      1.017264  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
