  1.585136741E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.894360E+01  dx in pixels
  9.943600E+00  dy in pixels
      1.016883  scalx
      1.017051  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
