  1.589157507E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.849540E+01  dx in pixels
  9.877300E+00  dy in pixels
      1.015582  scalx
      1.016447  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
