 -2.098689350E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.595454E+01  dx in pixels
  6.070813E-01  dy in pixels
      0.972352  scalx
      1.018010  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
