  1.431177065E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.016800E+01  dx in pixels
  9.717100E+00  dy in pixels
      0.982964  scalx
      1.015301  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
