  1.565146728E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.931330E+01  dx in pixels
  9.705100E+00  dy in pixels
      1.014776  scalx
      1.018219  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
