 -3.720209500E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.166940E+01  dx in pixels
 -1.164230E+00  dy in pixels
      1.013153  scalx
      1.016576  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
