  1.528956905E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.196300E+01  dx in pixels
  8.941100E+00  dy in pixels
      1.019022  scalx
      1.017424  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
