  1.141890495E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.483715E+01  dx in pixels
  1.754846E+00  dy in pixels
      0.996051  scalx
      1.018402  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
