  8.555024949E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.205710E+01  dx in pixels
  9.021100E+00  dy in pixels
      0.997817  scalx
      1.016886  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
