  1.142493636E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.549370E+01  dx in pixels
  2.039508E+01  dy in pixels
      0.997684  scalx
      1.012963  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
