  3.931963580E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.330656E+00  dx in pixels
 -2.812682E+00  dy in pixels
      1.008211  scalx
      1.011904  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
