 -9.029810353E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.080816E-02  dx in pixels
 -5.118898E-02  dy in pixels
      1.025418  scale x
      1.025253  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
