 -1.670646269E-02  4.727628696E-03  2.806318221E-03  4.081220450E-03  rotation in radian
 -5.525700E+00  dx in pixels
  2.225500E+00  dy in pixels
      1.016143  scalx
      1.020409  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
