 -1.222062282E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.502500E+00  dx in pixels
  4.910000E+00  dy in pixels
      1.016950  scalx
      1.019504  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
