 -1.226086257E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.250700E+00  dx in pixels
  4.808500E+00  dy in pixels
      1.016960  scalx
      1.019740  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
