 -9.236792240E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.356567E+01  dx in pixels
 -2.896848E-01  dy in pixels
      1.015966  scalx
      1.020096  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
