 -9.245734050E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.722637E+00  dx in pixels
 -5.994103E-01  dy in pixels
      1.019882  scalx
      1.015717  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
