 -9.094763047E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.990517E-01  dx in pixels
 -6.122617E-02  dy in pixels
      1.030155  scale x
      1.019910  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
