  1.055550270E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.380952E+01  dx in pixels
  9.778312E-01  dy in pixels
      1.005121  scalx
      1.010528  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
