  7.626273703E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.440390E+01  dx in pixels
  8.842800E+00  dy in pixels
      1.007627  scalx
      1.008462  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
