  9.184923862E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.698154E+01  dx in pixels
  6.433262E+00  dy in pixels
      1.004224  scalx
      1.009621  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
