  1.140530014E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.347898E+00  dx in pixels
  4.707489E-01  dy in pixels
      1.001081  scalx
      1.018636  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
