 -6.414554407E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.984500E+00  dx in pixels
  6.353500E+00  dy in pixels
      1.013764  scalx
      1.019325  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
