  7.883470044E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.035523E+01  dx in pixels
 -3.467949E+00  dy in pixels
      1.003354  scalx
      1.011626  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
