 -4.188596183E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.131174E+01  dx in pixels
  1.214209E+01  dy in pixels
      0.980026  scalx
      0.951725  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
