 -1.029497970E-02  8.722729880E-04  1.004131977E-04  1.572289990E-04  rotation in radian
 -1.331369E+01  dx in pixels
 -4.898438E-01  dy in pixels
      1.013892  scalx
      1.022296  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
