 -1.297410770E-02  8.722729880E-04  1.004131977E-04  1.572289990E-04  rotation in radian
 -2.302100E+00  dx in pixels
  3.075200E+00  dy in pixels
      1.016022  scalx
      1.021170  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
