 -1.188091735E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.636100E+00  dx in pixels
  1.966700E+00  dy in pixels
      1.019576  scalx
      1.013776  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
