 -2.077453758E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.827210E+01  dx in pixels
 -1.237217E+01  dy in pixels
      0.988108  scalx
      1.022914  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
