  4.268006675E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.519558E+00  dx in pixels
  4.611223E+00  dy in pixels
      0.981155  scalx
      1.024132  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
