  1.332858675E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.393800E+00  dx in pixels
  7.314800E+00  dy in pixels
      0.983394  scalx
      1.023033  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
