 -1.057021847E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.154238E+01  dx in pixels
 -2.884900E-01  dy in pixels
      1.015171  scalx
      1.021135  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
