 -1.335663047E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.090500E+00  dx in pixels
  1.977500E+00  dy in pixels
      1.017207  scalx
      1.019868  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
