 -1.015174369E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.434026E+01  dx in pixels
  4.542274E-01  dy in pixels
      1.015151  scalx
      1.021024  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
