 -2.746511523E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.487618E+00  dx in pixels
 -4.980179E+00  dy in pixels
      1.016339  scalx
      1.022262  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
