 -1.034098882E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.327283E+01  dx in pixels
 -7.713372E-01  dy in pixels
      1.014721  scalx
      1.021502  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
