 -1.265842727E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.981600E+00  dx in pixels
  3.726400E+00  dy in pixels
      1.019145  scalx
      1.019050  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
