 -1.047472868E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.423269E+01  dx in pixels
  2.340076E+00  dy in pixels
      1.013003  scalx
      1.022797  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
