 -1.017294743E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.220541E+01  dx in pixels
  5.647717E-01  dy in pixels
      1.014853  scalx
      1.020987  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
