 -1.069506794E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.329866E+01  dx in pixels
  2.870699E+00  dy in pixels
      1.014218  scalx
      1.021324  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
