 -1.017221548E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.267750E+01  dx in pixels
  5.224755E-01  dy in pixels
      1.013905  scalx
      1.021119  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
