 -1.048730154E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.366360E+01  dx in pixels
  1.893861E+00  dy in pixels
      1.013490  scalx
      1.021217  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
