 -1.499548380E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.345549E+01  dx in pixels
  1.899489E+01  dy in pixels
      1.013304  scalx
      1.022342  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
